\documentclass{article}
\usepackage{ulem}
\pagestyle{headings}
\begin{document}
\part{Serveraufbau}
BrueckOmail\footnote{http://example.com/index.php?page=BrueckOmail} arbeitet auf zwei räumlich getrennten Servern. Dahinter steht die Idee, beim Ausfall einer der beiden Maschinen auch weiterhin den Zugang zu den Maildiensten zu ermöglichen. Der Mailbestand auf beiden Rechnern wird synchron gehalten, das erledigt die Server-Software Dovecot\footnote{http://www.dovecot.org/} im Hintergrund. Der Mailbestand wird innerhalb weniger Sekunden angeglichen, die Latenz ist im Alltag unbedeutend. Synchronisiert werden der Mailbestand wie auch etwaige Filterregeln, die mit Sieve\footnote{http://example.com/index.php?page=Sieve} angelegt worden sind. Im Ergebnis gibt es selbst im Fall eines Schadens immer einen aktuellen Mailbestand auf den zugegriffen werden kann.

Der Mailversand und -empfang wird auf beiden Rechnern über Postfix\footnote{http://www.postfix.org} erledigt. Die Maschinen sind auf den bei mit liegenden Domains als gleichrangige MXe\footnote{http://de.wikipedia.org/wiki/MX\_Resource\_Record} eingerichtet. Das dient der Lastverteilung (obwohl die aufgrund der überschaubaren Nutzerzahl keine große Rolle spielt) und vor allem der Ausfallsicherheit\footnote{http://example.com/index.php?page=Ausfallsicherheit}.

\section{mail.bruecko.de}
mail.bruecko.de\footnote{https://mail.bruecko.de} ist das Herzstück des Systems. Es handelt sich um einen bei Hetzner\footnote{http://www.hetzner.de/} gehosteten Server. Auf ihm sind sowohl ein Server zum Abfragen der Mails (mail.bruecko.de), als auch ein Server zum versenden eingerichtet (smtp.bruecko.de). Außerdem ist die Software zum Betrieb von Mailinglisten\footnote{http://example.com/index.php?page=Mailinglisten} installiert, zudem das RoundCube\footnote{http://example.com/index.php?page=RoundCube}-Webinterface).

Der Server ist über eine 1Gbit-Leitung ans Netz angebunden, das ist ziemlich hurtig und deswegen ist mail.bruecko.de auch das Arbeitstier im Setup.

Die Konfigurationsdateien des Servers werden täglich gesichert, nicht allerdings die Mail-Daten, das erledigt horde.bruecko.de. Die Sicherung erfolgt auf einen von Hetzner angebotenen Sicherungs-Server.

\section{horde.bruecko.de}
horde.bruecko.de steht bei mir im Serverraum und erfüllt zwei Aufgaben: Zum einen dient er der Sicherung der Mail-Daten, er wird zu mail.bruecko.de synchron gehalten. Zum anderen läuft Horde\footnote{http://example.com/index.php?page=Horde} auf diesem Rechner, das von mir bevorzugte Web-Interface.

\end{document}
